Facultad de Matemática, Astronomía y Física Universidad Nacional de Córdoba

Probabilidad y Estadística – Licenciatura en Computación y Profesorados Práctico Especial 2002: Soluciones

Problema de Probabilidad a) f_L(l) = π/2 cos ( π 2 l ) , si l ∈ (0, 1) 0 , si l ∉ (0, 1) b)

F_L(l) =

0 , si l < 0 sen (π 2 l ) , si l ∈ (0, 1) 1 , si l > 1 c) E[L] = 1 − 2 π , E[L^2] = 1 − 8 π^2 y Var[L] = 4 π − 12 π^2 . Problema de Estadística a-b) Ajuste lineal:

1 c-d) Estadística de los residuos:

n = 100 X = −3,13 × 10^{−14} S_{n−1} = 0,7730 min = −1,7259 max = 1,8206

Q_1 = −0,43565 Q_2 = −0,05889 Q_3 = 0,52215 e) Histograma de los residuos y comparación con la normal:

g) Prueba de hipótesis sobre los residuos:

H_0 : μ = 0 H_1 : μ ≠ 0 Z = X σ_X √ n |X| < C =⇒ |Z| < C σ_X √ n = z_{α/2}

Aproximando σ_X ≈ S_{n−1} tenemos que:

α = 0,05 ⇒ z_{α/2} = 1,96 y C = z_{α/2} σ_X √ n ≈ 0,15

Resulta así que se cumple la condición |X| < C y por lo tanto la muestra no aporta evidencia suficiente para rechazar H_0.

2 h) Prueba de hipótesis sobre los parámetros del ajuste lineal:

â = 0,1031 S_â = 0,0029 b̂ = 12,30 S_{b̂} = 0,24 h1) H_0 : b = 0 H_1 : b ≠ 0 Z = b̂ σ_{b̂}

|b̂| < C =⇒ |Z| < C σ_{b̂}

= z_{α/2}

El p-valor es el menor valor de α que admite la muestra para rechazar, y corresponde a C = b̂. Por lo tanto:

z_{p/2} = b̂ σ_â

= 51,25 y resulta p < 10^{−6}. h2) H_0 : a = 0 H_1 : a > 0 Z = â σ_â â < C =⇒ Z < C σ_â

= z_α

El p-valor es el menor valor de α que admite la muestra para rechazar, y corresponde a C = â. Por lo tanto:

z_p = â σ_â

= 35,55 y resulta p < 10^{−6}.

Fa.M.A.F © 2002

3